Alchymist ros

Jag är så gott som säker på vad min okända ros är för sort nu!

En Alchymist! Jag läste om den tidigare i somras men ratade den för jag tyckte inte att den riktigt stämde in med utseendet på min ros. Men min ros ändrar utseende och färg hela tiden och nu senare under sommaren tycker jag att den stämmer perfekt in!

Det är typiskt för en Alchymist att den ändrar färg.

Så här skriver till exempel Österlensrosor.se:

”Alchymist

http://www.osterlenrosor.se/osterlenrosor2/pa_gang/i_arkivet/rosfavoriter/rosfavoriter2/alchymist-2%20.jpg

Att beskriva färgen på en rossort är ibland lite vanskligt eftersom många faktorer som t.ex väderlek, utvecklingsstadium, växtplats m.m kan påverka i alla fall nyansen ganska mycket. Sorten Alchymist vill jag placera i gruppen ”extra svår att beskriva färgen på” eftersom den kan variera mellan gul, orange , aprikos, rosa och möjligen ännu fler färger, men just i den här stora färgvariationen ligger kanske också sortens främsta attraktionskraft. Därmed inte sagt att rosen för övrigt skulle vara ointressant eller dålig, den har bra doft och är förhållandevis både frisk och härdig.”

Och det är verkligen en vacker ros! Den känns perfekt för mig som är väldigt förtjust i rosa och aprikosa rosor som doftar. Suget efter en Ghislaine de felingonde har nästan stillats helt nu!

Den sägs dofta honung och te, också som gjort för mig som älskar te med honung! Den blommar en gång, under juli och en bit in i augusti. Det är en modern buskros som är härdig till zon fyra och kan användas som klätterros upp till zon tre.
Under varma sommardagar och vid kvällsljus sägs den glöda i starkare orange, men det har jag ännu inte märkt eftersom det knappt varit någon varm dag sen den började blomma…

Tänk så roligt det var att köpa en okänd ros och få bli så glatt överraskad. För fyrtio kronor! Det får bli ros-rea i år igen!

Så här har min Alchymist(?) utvecklats under blomningen från början av juli till dagens regntunga blommor.